 -1.043912328E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.841900E+00  dx in pixels
 -1.398730E+01  dy in pixels
      1.017874  scalx
      1.019581  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
