 -1.162330371E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.985900E+00  dx in pixels
 -1.494370E+01  dy in pixels
      1.018096  scalx
      1.019422  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
