 -8.049312480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.051650E+00  dx in pixels
 -3.447735E+01  dy in pixels
      1.015038  scalx
      1.022456  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
