 -1.088239748E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.213300E+00  dx in pixels
 -1.686160E+01  dy in pixels
      1.017577  scalx
      1.019420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
