 -1.049673005E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.458458E+00  dx in pixels
 -3.315622E+01  dy in pixels
      1.001936  scalx
      1.023180  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
