 -1.159940505E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.264500E+00  dx in pixels
 -1.633050E+01  dy in pixels
      1.004262  scalx
      1.021118  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
