 -1.141826685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.936989E-02  dx in pixels
  3.128852E-02  dy in pixels
      1.011002  scale x
      1.025193  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
