 -8.205505982E-03 -3.401057153E-03 -2.049944855E-03 -3.029776098E-03  rotation in radian
 -2.566675E-01  dx in pixels
 -3.487669E+01  dy in pixels
      1.014998  scalx
      1.022363  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
