 -1.061455072E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.219400E+01  dx in pixels
 -3.266622E+01  dy in pixels
      1.014624  scalx
      1.021381  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
