 -1.098527628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.556349E+00  dx in pixels
 -3.407729E+01  dy in pixels
      1.013333  scalx
      1.024872  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
