 -1.176263188E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.235700E+00  dx in pixels
 -1.817850E+01  dy in pixels
      1.014571  scalx
      1.023279  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
