 -1.049921231E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.916570E+00  dx in pixels
 -3.398104E+01  dy in pixels
      1.014358  scalx
      1.023263  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
