 -1.157454931E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.916700E+00  dx in pixels
 -1.757950E+01  dy in pixels
      1.016048  scalx
      1.021366  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
