 -1.128809601E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.433319E+00  dx in pixels
 -3.361139E+01  dy in pixels
      1.012404  scalx
      1.026035  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
