 -1.184631511E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.042400E+00  dx in pixels
 -1.882020E+01  dy in pixels
      1.013821  scalx
      1.024462  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
