 -1.087865265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.147705E+00  dx in pixels
 -3.374362E+01  dy in pixels
      1.016576  scalx
      1.020640  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
