 -1.145474445E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.096900E+00  dx in pixels
 -1.843740E+01  dy in pixels
      1.018000  scalx
      1.018834  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
