 -1.206049162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.052800E+00  dx in pixels
 -1.954950E+01  dy in pixels
      1.014674  scalx
      1.023091  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
