 -9.185214080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.009933E-01  dx in pixels
 -3.207046E+01  dy in pixels
      1.015180  scalx
      1.021709  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
