 -1.006502148E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.395540E-01  dx in pixels
  2.480772E-01  dy in pixels
      1.024201  scale x
      1.023930  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
