 -1.173958120E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.282200E+00  dx in pixels
 -1.798900E+01  dy in pixels
      1.014849  scalx
      1.023322  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
