 -1.049556024E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.003263E+00  dx in pixels
 -3.417783E+01  dy in pixels
      1.015104  scalx
      1.022650  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
