 -1.154853752E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.685074E-02  dx in pixels
  9.640093E-02  dy in pixels
      1.023991  scale x
      1.025126  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
