 -1.070661805E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.501118E+00  dx in pixels
 -3.385394E+01  dy in pixels
      1.015453  scalx
      1.022312  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
