 -1.163128880E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.980830E-01  dx in pixels
 -3.335067E+01  dy in pixels
      1.013429  scalx
      1.024756  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
