 -1.071714264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.669670E-02  dx in pixels
  5.892536E-02  dy in pixels
      1.024651  scale x
      1.023420  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
