 -1.035327478E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.786422E+00  dx in pixels
 -3.323242E+01  dy in pixels
      1.003274  scalx
      1.024555  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
