 -1.150063478E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.770700E+00  dx in pixels
 -1.713220E+01  dy in pixels
      1.004279  scalx
      1.022794  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
