 -1.074588880E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.798381E+00  dx in pixels
 -3.293416E+01  dy in pixels
      1.005020  scalx
      1.023902  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
