 -1.143127700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.996300E+00  dx in pixels
 -1.699670E+01  dy in pixels
      1.007076  scalx
      1.022094  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
