 -1.023945387E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.821985E+00  dx in pixels
 -3.425619E+01  dy in pixels
      1.016467  scalx
      1.020922  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
