 -5.785288818E-03 -6.272451492E-03 -3.662940034E-03 -5.493845145E-03  rotation in radian
 -2.306800E+00  dx in pixels
 -2.109520E+01  dy in pixels
      1.015946  scalx
      1.020594  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
