 -1.051278010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.865929E+00  dx in pixels
 -3.408600E+01  dy in pixels
      1.015121  scalx
      1.022228  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
