 -1.157987010E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.568600E+00  dx in pixels
 -1.770090E+01  dy in pixels
      1.016894  scalx
      1.020721  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
