 -1.130759456E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.670418E+00  dx in pixels
 -3.405751E+01  dy in pixels
      1.013423  scalx
      1.024492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
