 -1.156066594E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.937500E+00  dx in pixels
 -1.821000E+01  dy in pixels
      1.016906  scalx
      1.020597  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
