 -1.199455438E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.043900E+00  dx in pixels
 -1.958720E+01  dy in pixels
      1.014759  scalx
      1.023441  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
