 -1.087746677E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.461754E+00  dx in pixels
 -3.308965E+01  dy in pixels
      1.020687  scalx
      1.015393  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
