 -7.940578230E-03 -3.144350749E-03 -1.922347450E-03 -2.867458329E-03  rotation in radian
 -3.913131E+00  dx in pixels
 -3.488049E+01  dy in pixels
      1.014803  scalx
      1.022730  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
