 -1.046270797E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.295451E+01  dx in pixels
 -3.257979E+01  dy in pixels
      1.015050  scalx
      1.021383  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
