 -1.077795380E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.108241E+00  dx in pixels
 -3.338908E+01  dy in pixels
      1.015184  scalx
      1.022850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
