 -1.140540990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.818600E+00  dx in pixels
 -1.576390E+01  dy in pixels
      1.016455  scalx
      1.021017  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
