 -1.166770198E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.222400E+00  dx in pixels
 -1.683450E+01  dy in pixels
      1.016318  scalx
      1.020688  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
