 -1.004067718E-02 -1.627989542E-03 -1.025577570E-03 -1.483227875E-03  rotation in radian
 -4.276100E+00  dx in pixels
 -1.541090E+01  dy in pixels
      1.016157  scalx
      1.020800  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
