 -1.168712173E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.583300E+00  dx in pixels
 -1.533270E+01  dy in pixels
      1.010920  scalx
      1.027102  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
