 -1.024911942E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.781086E-01  dx in pixels
 -3.269243E+01  dy in pixels
      1.016456  scalx
      1.020402  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
