 -1.069576022E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.577100E+00  dx in pixels
 -1.876670E+01  dy in pixels
      1.017928  scalx
      1.018471  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
