 -1.032133987E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.429769E+00  dx in pixels
 -3.371323E+01  dy in pixels
      1.015737  scalx
      1.021158  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
