 -1.055467950E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.854736E+00  dx in pixels
 -3.393399E+01  dy in pixels
      1.012599  scalx
      1.025576  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
