 -1.181026160E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.207292E-02  dx in pixels
 -2.276292E-02  dy in pixels
      1.021843  scale x
      1.028565  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
